Document
返回主站
市州子站

  

详情>>
湘西州
切换
X 城市列表
长沙 株洲 湘潭 岳阳 衡阳 常德 益阳 张家界 湘西州 怀化 娄底 邵阳 永州 郴州

1 2 3
友情链接:雷竞技  

当前位置:首页 > 地市气象 > 湘西州 > 部门概况 > 台站风貌

保靖县气象局

来源:?

作者:?

发布日期:?2018-05-09 04:45

【 字号:

保靖县气象局建站于1959年,机关大院面积7871㎡。全局在职干部职工8人,退休人员2人。在职人员中本科4 人,大专2人,中专2人。机关下设办公室、业务股、科技服务中心、防雷中心等四个内设股室。


编辑:

关闭本页 打印本页
Document

友情链接